Quintiq file version 2.0
#parent: CheckBoxHasMax
Response OnChange () id:Response_DialogEditOperationLink_CheckBoxHasMax_OnChange
{
  #keys: '[113694.2.516990734]'
  Body:
  [*
    // Enable disable components
    Dialog.EnableDisableComponents();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
