Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonRefresh
Response OnClick () id:Response_DialogSanityCheck_ButtonRefresh_OnClick
{
  #keys: '[110880.7.443436368]'
  Body:
  [*
    // refresh sanity check message
    SanityCheckGroup::DoSanityCheck( MacroPlan );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    MacroPlan::HasMacroPlan( MacroPlan, feedback )
  *]
}
