Quintiq file version 2.0
#parent: ListSanityCheckGroup
Response OnClick (
  SanityCheckGroup selection
) id:Response_ListSanityCheckGroup_MenuSCGOpenToView_OnClick
{
  #keys: '[113694.1.83377815]'
  Body:
  [*
    // Open view
    Dialog.OpenView( selection );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListSanityCheckGroup/Responsedef_ListSanityCheckGroup_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuSCGOpenToView'
  Precondition:
  [*
    return selection.CanOpenView( feedback );
  *]
}
