Quintiq file version 2.0
#parent: ListSanityCheckMessage
Response OnClick (
  SanityCheckMessage selection
) id:Response_ListSanityCheckMessage_MenuSCMOpenToView_OnClick
{
  #keys: '[110880.7.434485816]'
  Body:
  [*
    // Open view
    Dialog.OpenView( selection.SanityCheckGroup() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListSanityCheckMessage/Responsedef_ListSanityCheckMessage_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuSCMOpenToView'
  Precondition:
  [*
    return selection.CanOpenView( feedback );
  *]
}
