Quintiq file version 2.0
#parent: SplitterWnd/ButtonSelectAllUnits
Response OnClick () id:Response_SplitterWnd_ButtonSelectAllUnits_OnClick
{
  #keys: '[125270.0.688299864]'
  Body:
  [*
    //Move all units in unselected pane to selected pane ( Select ALL units )
    //Units that need to be moved
    toBeMoved := selectset( MacroPlan, Unit, u, true )
    
    Dialog.SelectUnits( toBeMoved );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return DataHolderUnselectedUnitsSPD.Data().Size() > 0
  *]
}
