Quintiq file version 2.0
#parent: SplitterWnd/ButtonUnselectAllUnits
Response OnClick () id:Response_SplitterWnd_ButtonUnselectAllUnits_OnClick
{
  #keys: '[125270.0.688402323]'
  Body:
  [*
    //Move all units from selected pane to unselected pane ( Unselect ALL units )
    //Units that need to be moved
    toBeMoved := selectset( MacroPlan, Unit, u, true );
    
    Dialog.UnselectUnits( toBeMoved );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return DataHolderSelectedUnitsSPD.Data().Size() > 0
  *]
}
