Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UpdateAlgorithmRunDataSource (
  Boolean forbenchmarking
) id:Method_FormAlgorithmRuns_UpdateAlgorithmRunDataSource
{
  #keys: '[110880.5.1345565871]'
  Body:
  [*
    // Enable / disable data extractor to obtain correct data
    DataHolderAlgorithmRun.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorAlgorithmRunMP, not forbenchmarking );
    DataHolderAlgorithmRun.SetDataExtractorState( GUIDataExtractorAlgorithmRunOBT, forbenchmarking );
  *]
}
