Quintiq file version 2.0
#parent: List331
Response OnClick (
  structured[ProductInStockingPoint_MP] selection
) id:Response_List331_MenuKeepSafetyStockDownstream_OnClick
{
  #keys: '[138670.0.175012820]'
  Body:
  [*
    // updates the PISP safety stock
    pisp := selection.Element( 0 );
    ProductInStockingPoint_MP::UpdateSafetyStockParameters( selection, not pisp.IsSafetyStockKept() );
  *]
  DefinitionID => /List331/Responsedef_List331_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuKeepSafetyStockDownstream'
  Precondition:
  [*
    pisp := selection.Element( 0 );
    MenuKeepSafetyStockDownstream.SetProperty( 'Checked', pisp.IsSafetyStockKept() );
    
    return ProductInStockingPoint_MP::GetCanHaveSafetyStockSetting( feedback, selection );
  *]
}
