Quintiq file version 2.0
#parent: SplitterWnd1/ButtonGenerateAllSafetyStock
Response OnClick () id:Response_SplitterWnd1_ButtonGenerateAllSafetyStock_OnClick
{
  #keys: '[113398.0.197209698]'
  Body:
  [*
    // Run MEIO for all products in PISP list
    pisps := DataHolderChildPISPs.Data();
    MacroPlan.RunMEIO( pisps );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    MEIO_Parameters::HasMEIO_Parameters( MacroPlan )
    and guard( MacroPlan.MEIO_Parameters().CheckIsNotRunning(), true );
  *]
}
