Quintiq file version 2.0
#parent: ListUnitCapacity
Response OnClick () id:Response_ListUnitCapacity_MenuNewUnitCapacity_OnClick_487
{
  #keys: '[108486.0.784096488]'
  Body:
  [*
    // Give feedback to user when New context menu is disabled.
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListUnitCapacity/Responsedef_ListUnitCapacity_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuNewUnitCapacity'
  Precondition:
  [*
    UnitCapacity::FeedbackWhenListIsEmpty( feedback, MacroPlan );
    return false;
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
