Quintiq file version 2.0
#parent: Panel/ButtonPause
Response OnClick () id:Response_Panel_ButtonPause_OnClick
{
  #keys: '[107934.0.290180862]'
  Body:
  [*
    ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker().Pause();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    not isnull( ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker() )
    and not ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker().IsPaused()
  *]
}
