Quintiq file version 2.0
#parent: Panel/ButtonUnpause
Response OnClick () id:Response_Panel_ButtonUnpause_OnClick
{
  #keys: '[107934.0.288847608]'
  Body:
  [*
    ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker().Unpause();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    not isnull( ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker() )
    and ScenarioManager.LibOBT_Benchmarker().IsPaused()
  *]
}
