Quintiq file version 2.0
#parent: GroupPanel324/CheckBoxUseCampaignSequenceOptimizer
Response OnChange () id:Response_GroupPanel324_CheckBoxUseCampaignSequenceOptimizer_OnChange
{
  #keys: '[144978.3.992263334]'
  Body:
  [*
    // enable disable component
    Dialog.EnableDisableCampaignOptimization( this.Checked() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
