Quintiq file version 2.0
#parent: SplitterWndScenarioManager/ButtonRefreshKPIs
Response OnClick () id:Response_SplitterWndScenarioManager_ButtonRefreshKPIs_OnClick
{
  #keys: '[11660.0.55725473]'
  Body:
  [*
    // Refresh KPI
    MacroPlan.CalculateKPIScore( false );
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return MacroPlan::HasMacroPlan( MacroPlan, feedback );
  *]
  UserRequiresReadWrite: true
}
