Quintiq file version 2.0
#parent: pHeader/cIsSAP_PIR_Preview
Response OnUserChanged () id:Response_pHeader_cIsSAP_PIR_Preview_OnUserChanged
{
  #keys: '[415754.0.906684729]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      InterfaceDataset.IsPushSAP_PIR( this.Checked() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
