Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetDefaultValue () id:Method_DialogCreateEditThermalTrialRatio_SetDefaultValue
{
  #keys: '[415136.0.756141199]'
  Body:
  [*
    // Set default + init dialog
    
    units := selectset( MacroPlan, Unit, unit , unit.HasCapacityTypeQuantity() and unit.Name().FindString( Unit::GetThermalTrial(), 0 ) >= 0 );
    
    dhUnitSelection.Data( units.Copy() );
  *]
}
