Quintiq file version 2.0
#parent: GUITimer
Response OnTimer () id:Response_SCK_PanelSanityCheckBase_GUITimer_OnTimer
{
  #keys: '[132252.0.7638439]'
  Body:
  [*
    // Update nr of unignored messages
    // Timer needed because not possible to create binding on change of quantor over attributevalues
     
    nr_unignored_violations := sum( DataHolderSanityManagers.Data(), Elements, mgr, true, mgr.NrOfViolationsNotIgnored() );
    ValueHolderNrOfUnignoredMessages.Value( [String] nr_unignored_violations )                  
    
    viewnames := selectvalues( ApplicationScope, ViewManager.GlobalCategories.AllViews, view, true, view.Name() ).ToString("|");
    ValueHolderViewNames.Value( viewnames );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUITimer_OnTimer'
}
