Quintiq file version 2.0
#parent: pnlCleanUp/cbCleanUp
Response OnChanged () id:Response_pnlCleanUp_cbCleanUp_OnChanged
{
  #keys: '[146874.1.152947871]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.EnableDisableCleanup();
      
      // Changes to 24 hours if is checked
      if( this.Checked() )
      {
        dsCleanUp.Duration( Duration::Hours( 24 ) );
      }
      else
      {
        dsCleanUp.Duration( Duration::Zero() );
      }
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
