Quintiq file version 2.0
Component ListKpiMetaData id:ListKpiMetaData_529
{
  #keys: '[146450.2.993704925]'
  BaseType: 'WebList'
  Children:
  [
    Component DataExtactorKpiMetaData
    {
      #keys: '[146450.2.993704926]'
      BaseType: 'WebDataExtractor'
      Properties:
      [
        Source: 'KpiTracker'
        Taborder: 0
        Transformation: 'MetaData'
      ]
    }
    #child: ListActionBarPageKpiMetaData_1
    Component DataSetLevelKpiMetaData
    {
      #keys: '[146450.2.993704928]'
      BaseType: 'WebDataSetLevel'
      Children:
      [
        #child: ListContextMenuKpiMetaData_1
      ]
      Properties:
      [
        Columns: '[{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ImgInterpretation","title":"ImgInterpretation","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ImgInterpretation"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"ImgVisibility","title":"ImgVisibility","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","attribute":"ImgVisibility"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"DisplayName","title":"DisplayName","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"DisplayName"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"UnitOfMeasure","title":"UnitOfMeasure","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"UnitOfMeasure"}},{"attribute":{"classtype":"WebApiDefinitionAttributeDataMember","columnid":"Description","title":"Description","subtotals":"","tooltip":"","width":-1,"display":"shown","editable":false,"attribute":"Description"}}]'
        ContextMenu: 'ListContextMenuKpiMetaData'
        Taborder: 2
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    EmptyMessage: 'No KPI meta data definitions available'
    Taborder: 0
  ]
  ResponseDefinitions:
  [
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListKpiMetaData_529_WebMenu_OnClick
    {
      #keys: '[146450.2.993704919]'
      Initiator: 'WebMenu'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[3873.0.1750281]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListKpiMetaData_529_WebButton_OnClick
    {
      #keys: '[146450.2.993704918]'
      Initiator: 'WebButton'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[3873.0.1750326]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListKpiMetaData_529_WebMenu_OnClick_480
    {
      #keys: '[146450.2.993704917]'
      Initiator: 'WebMenu'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument checked
        {
          #keys: '[3873.0.2152408]'
          Binding: 'this.Checked()'
        }
      ]
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListKpiMetaData_529_WebButton_OnClick_568
    {
      #keys: '[146450.2.993704916]'
      Initiator: 'WebButton'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument checked
        {
          #keys: '[3873.0.2152453]'
          Binding: 'this.Checked()'
        }
      ]
    }
  ]
}
