Quintiq file version 2.0
#parent: PanelRibbon504_801/bComparison
Response OnClick () id:Response_PanelRibbon504_801_bComparison_OnClick
{
  #keys: '[412672.1.78210454]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      baseVersion := ddlBaseOfflinePlanTable.Data();
      compareVersion := ddlCompareOfflinePlanTable.Data();
      
      dhComparisonData.Data( LocalCell_OfflinePlanComparison::Compared( RecycleBin,baseVersion,compareVersion ));
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
