Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentRoutingConfigurator/CustomDrawDataLayerOperationInputGroup
Response OnDrop (
  StockingPoint_MP source,
  OperationInputGroup droptarget
) id:Response_CustomDrawComponentRoutingConfigurator_CustomDrawDataLayerOperationInputGroup_OnDrop
{
  #keys: '[113694.2.172566690]'
  Body:
  [*
    // Swap the existing SP of PISP with the new SP.
    droptarget.AssignToStockingPoint( source );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CustomDrawDataLayer_OnDrop'
}
