Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentRoutingConfigurator/CustomDrawDataLayerOutputPISPNodeInRouting
Response OnDetermineRegion (
  OperationOutputPISPNode object
) id:Response_CustomDrawComponentRoutingConfigurator_CustomDrawDataLayerOutputPISPNodeInRouting_OnDetermineRegion
{
  #keys: '[136682.0.370004316]'
  Body:
  [*
    // Determine region for floating PISP
    
    width := object.RoutingConfiguratorView().PISPWidth();
    height := object.RoutingConfiguratorView().PISPHeight();
    this.AddRegion( object.PISPNodeX(), object.PISPNodeY(), width, height );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CustomDrawDataLayer_OnDetermineRegion'
  Precondition:
  [*
    return not isnull( DataHolderRCView.Data() );
  *]
}
