Quintiq file version 2.0
Component ListLibOpt_ScopeElement
{
  #keys: '[139544.0.603008394]'
  BaseType: 'List'
  Children:
  [
    #child: ColumnTitles282
    Component popupList717
    {
      #keys: '[139544.0.603008397]'
      BaseType: 'popupList'
      Properties:
      [
        PosX: 35
        PosY: 60
      ]
    }
    Component GUIDataExtractor307
    {
      #keys: '[139544.0.603008398]'
      BaseType: 'GUIDataExtractor'
      Properties:
      [
        Component: 'LibOpt_DialogScopeElements'
        DataType: 'LibOpt_Run'
        PosX: 5
        PosY: 30
        Transformation: 'ScopeElementOnRun.ScopeElement'
      ]
    }
    Component GUIDataSetLevel822
    {
      #keys: '[139544.0.603008399]'
      BaseType: 'GUIDataSetLevel'
      Properties:
      [
        Columns: 'LibOpt_ScopeElementColumns1'
        DataExtractor: 'GUIDataExtractor307'
        PosX: 35
        PosY: 30
        SortCriteria: "datamember:'Identifier';datamember:'Details'"
      ]
    }
    Component DataHolderSelectedCached
    {
      #keys: '[139544.0.603023839]'
      BaseType: 'DataHolder'
      Databinding: 'structured[LibOpt_ScopeElement]*'
      Properties:
      [
        PosX: 183
        PosY: 138
      ]
    }
  ]
  Properties:
  [
    AutoSelectFirst: false
    BackgroundColor: 'Window'
    Border: true
    ContextMenu: 'popupList717'
    FullRowSelect: true
    ModeledStringList ChildOrdering
    {
      c: ColumnTitles282
      c: popupList717
      c: GUIDataExtractor307
      c: GUIDataSetLevel822
      c: DataHolderSelectedCached
    }
  ]
  ResponseDefinitions:
  [
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListLibOpt_ScopeElement_Menu_OnClick
    {
      #keys: '[139544.0.603008400]'
      Initiator: 'Menu'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[13057.0.1182040]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
    DelegatedResponseDefinition OnClick id:Responsedef_ListLibOpt_ScopeElement_GUIButtonBase_OnClick
    {
      #keys: '[139544.0.603008401]'
      Initiator: 'GUIButtonBase'
      IsInherited: false
      ResponseType: 'OnClick'
      Arguments:
      [
        ResponseDefinitionArgument selection
        {
          #keys: '[13057.0.1182085]'
          Binding: 'this.Selection()'
        }
      ]
    }
  ]
}
