Quintiq file version 2.0
#parent: DataHolderComponents
Response OnDataChanged () id:Response_LibOpt_FormAnalysisScopeElement_DataHolderComponents_OnDataChanged
{
  #keys: '[139164.4.455558579]'
  Body:
  [*
    Form.Filter();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
