Quintiq file version 2.0
#parent: ListLibOpt_AnalysisScopeElement/DataHolderScopeElements
Response OnDataChanged () id:Response_ListLibOpt_AnalysisScopeElement_DataHolderScopeElements_OnDataChanged
{
  #keys: '[139164.4.697717026]'
  Body:
  [*
    Form.UpdateScopeElements();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
