Quintiq file version 2.0
#parent: ListLibOpt_AnalysisScopeElement
Response OnDrop (
  structured[LibOpt_ScopeElementOnScope] information
) id:Response_ListLibOpt_AnalysisScopeElement_OnDrop
{
  #keys: '[139164.4.572687984]'
  Body:
  [*
    elements := selectset( information, Elements.ScopeElement, se, true );
    DataHolderScopeElements.Data( DataHolderScopeElements.Data().Union( elements ) );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDrop'
}
