Quintiq file version 2.0
#parent: ListIteration/DataHolderRunForButton
Response OnDataChanged () id:Response_ListIteration_DataHolderRunForButton_OnDataChanged
{
  #keys: '[144996.0.1364131255]'
  Body:
  [*
    Form.UpdateToggleButton();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
