Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonLoad
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormOptimizer_ButtonLoad_OnClick
{
  #keys: '[139164.0.358899433]'
  Body:
  [*
    LibOpt_FormOptimizer.Load( DataHolderSelected.Data() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_FormOptimizer.ExistsPrecondition( DataHolderSelected.Data(), feedback );
  *]
}
