Quintiq file version 2.0
#root
#parent: LibOpt_Desktop
OrphanComponent LibOpt_FormOptimizerRunController
{
  #keys: '[141860.4.256134449]'
  BaseType: 'Form'
  GBLayout
  {
    Type: 'internal[GBLayoutDefinition]'
    Columns:
    [
      GBFlow.Column { grow: 128 id: 246 parent: 0 }
    ]
    Elements:
    [
      GBElement
      {
        Component => SplitterWndLibOpt_OptimizerRunController_LibOpt_ControllerRun
        Position { startcolumn: 246 startrow: 762 endcolumn: 246 endrow: 762 }
      }
    ]
    Gaps: [ left: 0 right: 0 top: 0 bottom: 0 inner: 5 ]
    Rows:
    [
      GBFlow.Row { grow: 128 id: 762 parent: 0 }
    ]
  }
  Children:
  [
    #child: SplitterWndLibOpt_OptimizerRunController_LibOpt_ControllerRun
  ]
  Properties:
  [
    Height: 478
    Image: 'GAMEPAD'
    IncludeInView: true
    Title: 'Optimizer Run Controller'
    Width: 799
  ]
}
