Quintiq file version 2.0
#parent: ButtonContinue
Response OnClick () id:Response_LibOpt_FormRun_ButtonContinue_OnClick
{
  #keys: '[139164.0.358901101]'
  Body:
  [*
    traverse( DataHolderSelected.Data(), Elements, run )
    {
      run.Continue();
    }
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return LibOpt_Run::ContinuePrecondition( DataHolderSelected.Data() );
  *]
}
