Quintiq file version 2.0
#parent: ListScopeElementOnRun/ValueHolderSelected
Response OnValueChanged () id:Response_ListScopeElementOnRun_ValueHolderSelected_OnValueChanged
{
  #keys: '[139164.0.1995508315]'
  Body:
  [*
    LibOpt_FormScopeElement.UpdateFilters( this.Value() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
