Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method UpdateDataHolderStatistic () id:Method_LibOpt_FormStatistic_UpdateDataHolderStatistic
{
  #keys: '[142652.0.1816069351]'
  Body:
  [*
    // Update the data in `DataHolderStatistic`.
    
    from_component := CheckBoxFilterBySelectedComponent.Checked();
    
    GUIDataExtractorFromRun.FixedFilter( ifexpr( from_component, 'false', 'true' ) );
    GUIDataExtractorFromComponent.FixedFilter( ifexpr( from_component, 'true', 'false' ) );
    GUIDataExtractorFromComponentTypeLevelTime.FixedFilter( ifexpr( from_component, 'true', 'false' ) );
  *]
}
