Quintiq file version 2.0
#parent: gpServerQuery/rbgTimespan
Response OnChange () id:Response_gpServerQuery_rbgTimespan_OnChange
{
  #keys: '[136398.1.809541067]'
  Body:
  [*
    Form.RefreshFromToDateTimes();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_RadioButtonGroup_OnChange'
}
