Quintiq file version 2.0
#parent: pStockingPoint/cbAllStockingPoint
Response OnChanged () id:Response_pStockingPoint_cbAllStockingPoint_OnChanged
{
  #keys: '[414996.1.206961938]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      if( this.Checked() ){
        ddlStockingPoint.Enabled( false,"" );
      }else{
        ddlStockingPoint.Enabled( true,"" );
      }
    *]
  }
}
