Quintiq file version 2.0
#parent: PanelQueryParameters/RadioButtonGroupTimespan
Response OnChanged () id:Response_PanelQueryParameters_RadioButtonGroupTimespan_OnChanged
{
  #keys: '[136398.1.842174119]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebRadioButtonGroup_OnChanged'
  GroupServerCalls: true
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.RefreshFromToDateTimes();
    *]
  }
}
