Quintiq file version 2.0
#parent: pnlDEFParam/cbDEFParam
Response OnUserChanged () id:Response_pnlDEFParam_cbDEFParam_OnUserChanged
{
  #keys: '[145730.0.1420615408]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnUserChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // On user toggle, enable/disable components
      ddlDEFParam.Enabled( this.Checked(), '' );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
