Quintiq file version 2.0
#parent: ListTG_UITabPage
Response OnClick () id:Response_ListTG_UITabPage_MenuCollapseAll_OnClick
{
  #keys: '[142876.9.1323205832]'
  Body:
  [*
    ListTG_UITabPage.CollapseAll();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID => /ListTG_UITabPage/Responsedef_ListTG_UITabPage_Menu_OnClick
  Initiator: 'MenuCollapseAll'
}
