Quintiq file version 2.0
#parent: CustomDrawComponentContainer/DataHolderRun
Response OnDataChanged () id:Response_CustomDrawComponentContainer_DataHolderRun_OnDataChanged
{
  #keys: '[139164.4.830696147]'
  Body:
  [*
    if( guard( isnull( this.Data().UIGraph() ), false ) )
    {
      this.Data().DrawUIGraph();
    }
    
    DataHolderSelected.ClearData();
    Form.Resize();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIComponent_OnDataChanged'
}
