Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method SetDefaultValue () id:Method_DialogCreateEditThermalTrialRatio_SetDefaultValue
{
  #keys: '[415136.0.756141199]'
  Body:
  [*
    // Set default + init dialog
    
    routings := selectset( MacroPlan, Routing, routing , true );
    
    dhRoutingSelection.Data( routings.Copy() );
  *]
}
