Quintiq file version 2.0
#parent: pnlStartTime_844/ckbIsAllDay
Response OnChanged () id:Response_pnlStartTime_844_ckbIsAllDay_OnChanged
{
  #keys: '[131094.1.128259815]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebCheckbox_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.ShowAllDay();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
