Quintiq file version 2.0
#parent: pnlActions/btnOk
Response OnClick () id:Response_pnlActions_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[415136.0.735612174]'
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return ChangeLossSetting::ValidateInput( feedback, MacroPlan, dhDialogData.Data().WrappedInstance(), ddlUnit.Data(), ddlProduct1.Data(), ddlProduct2.Data(), dsStartDate.Date(), dsEndDate.Date(), efChangeLossNr.Text() );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.OnOK();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
