Quintiq file version 2.0
#parent: ValueHolderViewNames
Response OnValueChanged () id:Response_SCK_PanelSanityCheckBase_ValueHolderViewNames_OnValueChanged
{
  #keys: '[132254.0.37840543]'
  Body:
  [*
    // Update the trigger dataholder for triggering update of images in sanity check dialog group list
    manager := select( DataHolderSanityManagers.Data(), Elements, m, m <> DataHolderChangeViewNamesTrigger.Data() );
    DataHolderChangeViewNamesTrigger.Data( manager );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_ValueHolder_OnValueChanged'
}
