Quintiq file version 2.0
#parent: chkCopyQTransLogs
Response OnChange () id:Response_LibPTF_pnlTestController_chkCopyQTransLogs_OnChange
{
  #keys: '[110852.0.902236952]'
  Body:
  [*
    // Update the attribute value
    LibPTF_pnlTestController.PTF_GetPTFGlobalParameters().DoCopyQuintiqLogs( this.Checked() );
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
  Precondition:
  [*
    return LibPTF_pnlTestController.PTF_HasDatasetPTF( feedback );
  *]
}
