Quintiq file version 2.0
#parent: pnlControlsSettings/durUpdateInterval_447
Response OnChanged () id:Response_pnlControlsSettings_durUpdateInterval_OnChanged
{
  #keys: '[146730.0.1184157623]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      Form.UpdateStartAndEnd();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
