Quintiq file version 2.0
#parent: #root
Method PTF_GetMinTimerInterval () as Number id:Method_LibPTF_pnlTestRunner_PTF_GetMinTimerInterval
{
  #keys: '[104342.0.336160777]'
  Body:
  [*
    // Minimum allowed interval for GUITimer
    return 100;
  *]
}
