Quintiq file version 2.0
#parent: PanelHeader_144/dsEndDate
Response OnChanged () id:Response_PanelHeader_144_dsEndDate_OnChanged
{
  #keys: '[415136.0.923680587]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebDateTimeFieldBase_OnChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Adjust the EndDate accordingly.
      //if( dhStartDate.Data().IsFinite() )
      //{
      //  // Use the EndDate of the instance if the value of the control has not been set yet.
      //  endDate := ifexpr( dsEndDate.Date().IsFinite(), dsEndDate.Date(), dhLeadingParticipation.Data().EndDate() );
      //
      //  delta := this.Date() - dhStartDate.Data();
      //  dsEndDate.Date( endDate + delta );
      //}
       
      // Update the 'memory' for later delta-calculation, and/or setting the time back when AllDay is turned off.
      dhEndDate.Data( this.Date() );
      
      // Also set StartOfPeriod (always, also in case of a non-recurring event).
      //dsStartOfPeriod.Date( this.Date() );
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
