Quintiq file version 2.0
#parent: Toolbar/btnOk
Response OnClick () id:Response_Toolbar_btnOk_OnClick
{
  #keys: '[113694.1.368315827]'
  Body:
  [*
    Dialog.ApplyChanges();
    Dialog.EndModal(1);
  *]
  DefinitionID: 'Responsedef_GUIButtonBase_OnClick'
  Precondition:
  [*
    sanitycheckfeedback := '';
    return ActualUnitPeriod::ValidateInput( feedback,
                                            sanitycheckfeedback,
                                            Dialog.Data().UnitPeriod(),
                                            ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorActualUtilizationPercentage.Text() ),
                                            ApplicationLibMacroPlanner.FormatStringToReal( EditorActualTotalAvailableCapacity.Text() ) );
  *]
}
