Quintiq file version 2.0
#parent: lstRight590_71
Response OnCheckedChanged () id:Response_lstRight590_71_OnCheckedChanged
{
  #keys: '[730572.0.145570663]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebList_OnCheckedChanged'
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      dhProducts.Data().Flush();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
