Quintiq file version 2.0
#parent: PanelKpiQueryCompareListToolbar_679/ButtonExecute
Response OnClick () id:Response_PanelKpiQueryCompareListToolbar_679_ButtonExecute_OnClick
{
  #keys: '[146874.0.1637805735]'
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_WebButton_OnClick'
  Precondition:
  [*
    return GlobalStateKpiTracker.CheckActiveDataset() and not isnull( DataHolderKpiQuery.Data() );
  *]
  QuillAction
  {
    Body:
    [*
      // Retrieve a KpiQuery and set the settings into query configuration.
      Form.ApplyConfigurationQuery( DataHolderKpiQuery.Data() );
      
      // Refresh all the data on the form based on the current configuration.
      Form.RefreshData();
    *]
    GroupServerCalls: false
  }
}
