Quintiq file version 2.0
#parent: gpOther/cbSelectAllSnapshots
Response OnChange () id:Response_gpOther_cbSelectAllSnapshots_OnChange
{
  #keys: '[136398.1.735755951]'
  Body:
  [*
    Form.AutoSelectSnapshots();
  *]
  CanBindMultiple: false
  DefinitionID: 'Responsedef_CheckBox_OnChange'
}
